\ANG{
%
%Tangentenvierecke
%
Konstruiere ein Trapez $ABCD$ aus $\alpha=50^\circ,~ \overline{BD}=f=
8,3\,{\rm cm}$, $h$(=Abstand der beiden parallelen Grundlinien
$\overline{AB}$ und $\overline{DC}$)\,$=6,0\,{\rm cm}$. Au"serdem hat
das Trapez einen Inkreis.\\
Verlangt sind Planfigur, Konstruktionsbeschreibung und eine saubere
Konstruktion.

Hinweis: Starte mit dem Inkreis vom Durchmesser $h$!
}
\LSG{\mbox{}
}
