\ANG{
\begin{enumerate}
\item
Konstruiere ein Parallelogramm ABCD aus folgenden Angaben:
Seitenl"ange $\overline{AB} = 6{\rm\,cm}$, Fl"ache~$A=27{\rm\,cm}^2$,
$\overline{BD} = 10{\rm\,cm}$. 
(Eine freie Seite im Querformat verwenden.)
\item
Berechne den Abstand des Punktes $C$ von der Diagonalen 
$BD$.
\end{enumerate}

}
\LSG{
Der Abstand der Parallelen $AB$ und $CD$ betr"agt 
$4,5{\rm\,cm}$, dies erm"oglicht die
Konstruktion (2 L"osungen). Der Abstand der Ecke $C$ von $BD$ ist $2,7 {\rm\,cm}$.
}




