\ANG{
\EPSR{7cm}{07rr076}{6cm}{}{}{
Genau ein Winkel in nebenstehender Abbildung ist falsch, welcher k"onnte es sein?
Begr"unde eine Antwort.
}
}
%
\LSG{
Die beiden Winkel an der Geraden g m"ussen gleich groß sei.\\
Begründung: Aus den beiden gleich großen Winkeln an der Geraden h folgt, dass die Geraden e und f parallel zueinander sind. Somit müssen die Stufenwinkeln an der Geraden g gleich groß sein. 
}
