\ANG{
Bei einem Vieleck betr"agt die Summe der Innenwinkel  $1620^\circ$.
Bestimme die Anzahl der Eckpunkte des Vielecks.

}
\LSG{
Bedingung f"ur Eckenzahl $n$: $(n-2)\cdot 180^{\circ}=1620^{\circ}$  $\Rightarrow$ $n=11$
}

