%
%
\ANG{
Gegeben ist die Gleichung $7 - x = 3x + 11$ mit der Grundmenge $\ZZ$.

\begin{enumerate}
\item Zeige, dass $x =-1$ die L"osung dieser Gleichung ist.

\item "Andere die Gleichung an einer Stelle so ab, dass die L"osungsmenge
 der abge"anderten Gleichung leer ist, und f"uhre den Nachweis.
\end{enumerate}
}

\LSG{(a) Entweder $x =-1$ einsetzen oder die Gleichung nach $x$ aufl"osen.\\
(b) Z.\,B. Grundmenge $\NN$  w"ahlen oder $7 - x = 3x + 12$.
}




















