\ANG{
Holz verliert beim Trocknen $42\,\%$ seiner Masse. Bestimme, wie schwer ein
Stapel Holz im frischen Zustand war, wenn er trocken 812\,kg wiegt.
}

\LSG{
  $\D x\cdot\left(1-\frac{42}{100}\right)=812\,\mathrm{kg}\quad\DANN\quad
    x=1400\,\mathrm{kg}$
}