\ANG{
Pluto, der "au"serste Planet unseres Sonnensystems, bewegt sich
mit einer mittleren Geschwindigkeit von 4{,}75~km/s in 248~Jahren
einmal um die Sonne. Wie gro"s ist der Durchmesser seiner Bahn
und damit der Durchmesser unseres Sonnensystems?\\
(Die Bahn von Pluto kann als Kreis angesehen werden; ein Jahr soll
365~Tage haben.)
}

\LSG{ $1{,}2 \cdot 10^{10}$ km }
