\ANG{Du siehst auf dem Bild den ,,Berliner Bogen'', ein ber"uhmtes modernes B"urogeb"aude in Hamburg.\\
Die hier sichtbare Frontfl"ache ist ungef"ahr \mbox{35m} hoch und \mbox{70m} breit.\\
Bestimme den ungef"ahren Fl"acheninhalt der Frontfl"ache.

\includegraphics[width=10cm]{06cm161}

\begin{enumerate}
\item Kreuze die sinnvolle L"osung an.

A $500m^2$\ \ \ B $1000m^2$\ \ \ C $1200m^2$\ \ \ D $1600m^2$\ \ \ E $2500m^2$\ \ \ F $3000m^2$
\item Begr"unde deine Antwort.
\end{enumerate}

}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item D $1600m^2$
\item Umfassende Recheckfl"ache hat $35\mbox{m}\cdot 70\mbox{m}=2450\mbox{m}^2$.\\
Frontfl"ache ist gr"o"ser als die halbe Recheckfl"ache also D.\\
ODER:\\
Frontfl"ache ist kleiner als umschreibender Halbkreis mit der Fl"ache $\frac12 (35\mbox{m})^2\pi\approx 1924\mbox{m})^2$, also D.
\end{enumerate}

\begin{tiny} Quelle: Vergleichsarbeit bundesland- und schulart"ubergreifend in der Jahrgangsstufe 8, Materialien zur Weiterarbeit \end{tiny}

}
