\ANG{
\begin{enumerate}
\item
Zeichne das Viereck $ABCD$ mit $A(-3|-4)$, $B(4|-1)$, $C(5|5)$ und $D(-2|2)$
in ein Koordinatensystem. (Platzbedarf: $-5 \le x \le 8$, $-7 \le y \le 7$)
\item
Zeige mit Hilfe geeigneter Geradengleichungen, da"s das Viereck ABCD ein
Parallelogramm ist.
\item
Gib seinen Fl"acheninhalt an.
\item
Konstruiere ein \underline{fl"achengleiches} Parallelogramm mit $a'=5,5\,$cm
und $b'=8\,$cm.
\end{enumerate}

}
\LSG{
c) $A \approx 38,8\, \rm cm^2$
}
