\ANG{
10 Minuten nach Beginn eines Regenschauers befinden sich 20 Liter Wasser
in einer Regentonne. Jeweils in 3 Minuten nimmt die Wassermenge um 1 Liter zu.
\begin{enumerate}
\item
Zeichne den Graphen der Zuordnung\\
Zeit nach Beginn des Schauers (in Minuten) $\mapsto$ Wassermenge (in Litern)\\
in ein 
geeignetes Koordinatensystem.
\item
Berechne die Wassermenge, die zu Beginn des Schauers bereits in der Tonne
war.
\item
Gib die Zuordnungsvorschrift an.
\item
Die Tonne fasst 50 Liter. Bestimme, wie lange der Regenschauer dauern m"u"ste , damit die
Tonne "uberl"auft.
\end{enumerate}

}
\LSG{
b) $16\frac{2}{3}\,l$; c) $y=\frac{1}{3} x + 16\frac{2}{3}$; d) $100$ Minuten
}

