\ANG{
In einer Badewanne befinden sich 105 Liter Wasser. Nachdem der St"opsel
herausgezogen wurde, flie"sen pro Minute 18 Liter Wasser durch den Ausgu"s ab.
\begin{enumerate}
\item
Zeichne den Graphen der Zuordnung Zeit $\mapsto$ Wassermenge in der Wanne.
\item
Gib die Zuordnungsvorschrift an.
\item
Berechne die Zeitdauer in Minuten und Sekunden, bis die Wanne leer ist.
\end{enumerate}

}
\LSG{
b) x: Zeit in Minuten; y:Wassermenge in Litern; $y=105 - 18x$\\
c) $5\,$min $50\,$s
}
