%
% 
\ANG{

Kleine Ursache - gro"se Wirkung. L"ose beide Gleichungssysteme rechnerisch. 
\begin{enumerate}
\item
$$
\begin{array}{l}
123x - 124y  = 61 \\
248x - 250y = 123 \\
\end{array}
$$
\item 
$$
\begin{array}{l}
123,01x - 124y = 61 \\
248x - 250y = 123
\end{array}
$$
\end{enumerate}

Gib jeweils an, in welchem Quadranten der Punkt $P(x|y)$ liegt, der sich aus der L"osung des Gleichungssystems ergibt. Vergleiche die Ergebnisse und 
versuche zu erkl"aren! (Tipp: Überlege, wie die beiden zu den Gleichungen gehörenden Geraden verlaufen.)
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $x=1$ und $y=0,5$	
\item $x=-4$ und $y=-4,46$
\end{enumerate}
Die Ursache daf"ur liegt darin, dass die beiden Geraden fast die gleiche 
Steigung haben und folglich eine geringf"ugige "Anderung der Steigung einer 
Geraden den Schnittpunkt beider Geraden erheblich verschiebt.
}
