\ANG{
% 8/Algebra/Lineare Funktion 
%%\item
Die Punkte $A(-1|6)$ und $B(6|3)$ liegen auf der Geraden $g$. Die 
Gerade $h$ enth"alt den Punkt $C(1|2)$ und hat die Steigung $\frac{3}{4}$. 
\begin{enumerate}
\item Ermittle graphisch die Koordinaten des Schnittpunktes $S$ von 
$g$ und $h$.
\item Stelle die Gleichungen von $g$ und $h$ auf und berechne die 
Koordinaten von $S$.
\end{enumerate}
}
\LSG{ $g(x)=-\frac{3}{7}\,x+\frac{39}{7}$\quad;\quad
$h(x)=\frac{3}{4}\,x+\frac{5}{4}$\quad;\quad $S(\frac{11}{3}|4)$
}
