\ANG{Bestimme die L"osungsmenge des linearen Gleichungssystems.
\begin{center}
\begin{tabular}{rrcr}
 (I) & $ 2(y-1) - x-4 =0$ \\
 (II) & $2y-x+9= 5 $ \\
\end{tabular}
\end{center}
}
      

\LSG{ Das Gleichungssystem besitzt keine L"osung. }
