\ANG{%
%Gleichungssysteme mit zwei Unbekannten
%
Der {\em Feingehalt} einer Gold- oder Silberlegierung wird in Zahlen von 0 bis 1000 angegeben und beschreibt, zu wie vielen Tausendsteln die Legierung aus reinem Gold bzw. reinem Silber besteht.
Reines Gold bzw. Silber hat also den Feingehalt 1000.\\
Eine Silberlegierung vom Feingehalt 250 enth"alt neben anderen Metallen 
40\% Kupfer. Wieviel reines Silber und wieviel reines Kupfer m"ussen zu
1000\,g dieser Legierung hinzugef"ugt werden, damit sie nachher den Feingehalt 
300 besitzt und au"serdem 50\% Kupfer enth"alt?\\ L"ose die Aufgabe
mit Hilfe eines Gleichungssystems mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten.
}
\LSG{ Silber: $275\,$g;~~Kupfer: $475\,$g }
