\ANG{Das Auff"ullen einer Badewanne mit Hei"swasser dauert drei
Minuten, aus dem getrennten Kaltwasserhahn nur zwei Minuten. 
Ermittle die Zeit für das Füllen der Wanne wenn man beide Hähne aufdreht.

}

\LSG{pro Minute wird der Anteil $\frac13+\frac12=\frac56$ der Badewanne gef"ullt, also dauert es für die ganze Badewanne $\frac65=1,2$ min

\begin{tiny}   Quelle: G.\ M.\ Ziegler, FOCUS 23/2006  \end{tiny}
}
