\ANG{
Ein Wasserbeh"alter kann durch drei Zuflu"srohre gef"ullt werden. Ist nur das
erste Rohr ge"offnet, so ist der Beh"alter in einer halben Stunde voll. Ist nur 
die zweite R"ohre ge"offnet, dauert das F"ullen zw"olf Minuten. "Offnet man
alle drei Rohre gleichzeitig, dann ist der Beh"alter in sechs Minuten gef"ullt.\\
Berechne: Nach welcher Zeit ist der Beh"alter voll, wenn nur das dritte Rohr ge"offnet 
ist?

}
\LSG{
$20$ Minuten
}