\ANG{
Eine R"ohre f"ullt einen Beh"alter in $3$ Stunden. Die zweite R"ohre
braucht daf"ur drei mal so lang, wie wenn beide R"ohren gleichzeitig
ge"offnet sind. Berechne: Wie lange dauert es, bis beide R"ohren den Beh"alter f"ullen?
( x-Ansatz und Rechnung.)

}
\LSG{
${1 \over 3} + {1 \over 3x} ={1 \over x}$ ergibt $x=2$
}




