\ANG{
% 9/Geometrie/Strahlensatz 
$ABCD$ ist ein Trapez mit $AB\,\|\,CD$, $a=\overline{AB}=7\,$cm und 
$c=\overline{CD}=4\,$cm. $AB$ und $CD$ haben den Abstand $d=3\,$cm. 
$S$ ist der Schnittpunkt der Geraden $AD$ und $BC$. 
Berechne die Fl"ache des Dreiecks $DCS$ zun"achst in allgemeinen Gr"o"sen 
und dann speziell f"ur die angegebenen Zahlenwerte.

}
\LSG{ 
$\D A=\frac{c^2\,d}{2\,(a-c)}=8\,{\rm cm^2}$
}
