%
% 
\ANG{
{\bf Anwendungen der Strahlens"atze}

Eine W"aschespinne hat sechs Leinen. Sie sind im Abstand von $12,5\,\mathrm{cm}$ 
gespannt. Die innerste Leine ist $30,5\,\mathrm{cm}$ vom Mittelpunkt entfernt 
und ist vier mal $40\,\mathrm{cm}$ lang.
\begin{enumerate}
\item Wie lang ist die "au"serste Leine?
\item Wie viel Meter Leine steht auf der W"aschespinne insgesamt zur Verf"ugung?
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{12im022p1} 
\end{center}
}
\LSG{
ca. $1950\,\mathrm{m}$
}
