\ANG{
%
%Anwendung des Strahlensatzes
%
Eine 6\,m hohe Mauer wirft einen 7,2\,m langen Schatten. Wie gro"s ist
ein Mann, der sich gerade noch ganz im Schatten befindet, wenn er 5,1\,m 
vor der Mauer steht? (Skizze!)

}
\LSG{ $1,75\,m$ }
