\ANG{
% 9/Geometrie/Strahlensatz 
\begin{enumerate}
\item Eine Kreisscheibe mit $8\,$cm Durchmesser bedeckt genau den Vollmond, 
wenn sie $8\,{\rm m}\,84\,{\rm cm}\,7\,{\rm mm}$ vom Auge entfernt ist. 
Zur gleichen Zeit wird die Entfernung Erde-Mond mit einem Radarstrahl 
zu $384\,400\,$km bestimmt.\\
Berechne den Durchmesser des Mondes!
\item Bei einer totalen Sonnenfinsternis bedeckt der Mond genau die Sonne, 
die zu dieser Zeit $149\,600\,000\,$km von der Erde entfernt ist. Welchen 
Durchmesser hat die Sonne, wenn die Entfernung Erde-Mond zum Zeitpunkt 
der Sonnenfinsternis $373\,600\,$km betr"agt?
\end{enumerate}
}
\LSG{ 
(a) $3476\,$km\qquad (b) $1\,392\,000\,$km
}
