\ANG{
%
%Schwerpunkt im Dreieck
%
In einem Koordinatensystem (L"angeneinheit 1\,cm) sind von einem Dreieck 
$ABC$ folgende St"ucke bekannt:

$A(2|1)$~;\qquad Schwerpunkt $S(5|6)~;\qquad B(9|?)$~;\qquad 
Seitenhalbierende $s_b=7,5\,{\rm cm}$.

Verlangt sind eine Konstruktionsbeschreibung und eine saubere Konstruktion!\\
Hinweis: Beachte den Satz von den Schwerelinien im Dreieck!

}
\LSG{\mbox{}
}
