\ANG{{\bf Zwei F"asser}

Jedes der beiden dargestellten F"asser fasst genau 100 l. Sie werden mit Wasser gef"ullt. Zu Beginn des F"ullvorgangs enth"alt \mbox{Fass 2}
bereits 60 l. \mbox{Fass 1} wird mit \mbox{$2\frac{\mbox{l}}{\mbox{min}}$} gef"ullt, \mbox{Fass 2} mit \mbox{$0,5\frac{\mbox{l}}{\mbox{min}}$} 

\includegraphics[width=13cm]{08cm040}

\begin{enumerate}
\item Stimmt es, dass \mbox{Fass 2} zuerst "uberl"auft? Schreibe auf, wie du zu deiner Entscheidung gekommen bist.
\item Gibt es einen Zeitpunkt, zu dem das Wasser in beiden F"assern gleich hoch steht? Schreibe auf. wie du zu deiner Antwort gekommst.
\end{enumerate}


}

\LSG{\begin{enumerate}
\item Z.\ B.:\\
Fass I: $2x=100 \Rightarrow$ Fass I l"auft nach 50 min "uber\\
Fass II: $0,5x+60=100 \Rightarrow$ Fass II l"auft nach 80 min "uber
\item Z.\ B.: $2x=0,5x+60 \Rightarrow$ Gleichstand nach 40 min
\end{enumerate}

\begin{tiny} Quelle: VERA C 2008  \end{tiny}

}