\ANG{
Ein gerades Prisma P der Höhe $3\,\mathrm{cm}$ hat als Grundfl"ache ein gleichschenkliges
Trapez mit folgenden Ma"sen:\\
Die parallelen Seiten sind $8\,\mathrm{cm}$ und $2\,\mathrm{cm}$ lang, die H"ohe
beträgt $4\,\mathrm{cm}$ und die Schenkell"ange ist $5\,\mathrm{cm}$.
\begin{enumerate}
\item
  Zeichnen Sie ein Schrägbild des Prismas P.
\item
  Berechnen Sie die Oberfläche und das Volumen des Prismas P.
\item
  Ermitteln Sie die Höhe eines Prismas Q, das die gleiche Grundfläche besitzt, dessen
  Oberflächeninhalt jedoch $140\,\mathrm{cm^2}$ misst.
\end{enumerate}
%
}
\LSG{
(a) 
\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{08ma024_a.png}
\end{center}
(b) $O=$ {\rm 100\,cm}$^2 ;\; V=$ {\rm 60\,cm}$^3$ \quad
(c) $h=$ {\rm 5\,cm}
}
