\ANG{
\begin{enumerate}
\item
Bestimme $c\in \RR$ so, dass der Punkt $P(8|c)$ auf dem Graphen der Funktion $f$ mit \\
$f(x)=x^2 -7x + 12,25$ liegt.
\item
Zeichne die Graphen der Funktionen $f_1$, $f_2$ und $f_3$ mit $f_1 (x) = x^2 - 4$, $f_2 (x) = x^2 - 8x+16$
und $f_3(x) = -2x - 1$ in ein Koordinatensystem.\\
(Platzbedarf: $-5 \le x \le 7$; 
              $-5 \le y \le 8$)
\item
Berechne den $x$-Wert, f"ur den $f_1$ und $f_2$ den gleichen Funktionswert annehmen.
\item
Ermittle graphisch, f"ur welche $x$-Werte die Funktion $f_3$ kleinere
Funktionswerte hat als $f_1$.
\end{enumerate}
}
\LSG{

(a) $c=20,25$\\
(b) Graphen: \\ \includegraphics[width=6cm]{09bo009.eps}\\
(c)  f"ur $x=2,5$\quad \quad (d) $f_3(x) < f_1(x) $ f"ur $x<-3$ und $x>1$}