\ANG{
%
%Textaufgaben, welche auf quadratische Gleichungen f"uhren
%
Eine Sammellinse der Brennweite $f$ (in cm) entwirft von einem K"orper in der Entfernung $g$ (in cm) ein Bild in der Entfernung $b$ (in cm).
Hierbei gilt die Gleichung $\D\frac{1}{g}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}$.\\
Berechne, wie weit ein K"orper von der Linse entfernt ist, wenn deren Brennweite
14,4\,cm betr"agt und $b$ um 54\,cm kleiner ist als $g$.

\medskip

}
\LSG{ $72,0\,cm$ }
