\ANG{
In einem rechtwinkligen Dreieck ist die kleinere Kathete $18 \, \rm cm$
lang. Die Hypotenusenabschnitte unterscheiden sich um $8,4 \, \rm cm$.
Berechne die Hypotenusenabschnitte und die H"ohe.

}
\LSG{
$q=10,8 \, \rm cm$; $p=19,2 \, \rm cm$; $h=14,4 \, \rm cm$;
}