\ANG{
%
%Abstandsberechnung mit Hilfe des Satzes von Pythagoras
%
Im folgenden wird ein Koordinatensystem mit der L"angeneinheit 1\,cm
zugrunde gelegt.
Auf einer Parabel mit dem Scheitelpunkt $S(3|1)$ liegt der Punkt 
$Q(-2|-5,25)$. Bestimme die Funktionsgleichung der Parabel und berechne 
dann die Entfernung $d$ zwischen $S$ und dem Parabelschnittpunkt mit der
y-Achse.

\medskip

}
\LSG{ $y=-0,25\cdot(x-3)^2+1$\,;\qquad $d=3,75\,cm$}
