\ANG{
%
%Satzgruppe des Pythagoras
%
An einen Kreis sind von einem Punkt $T$ aus die beiden Tangenten gezogen
(Zeichne eine Planskizze!). Die Tangenten ber"uhren den Kreis in den zwei
Punkten $P$ und $Q$. Die Ber"uhrsehne $s$ ist 8\,cm lang. Ferner ist 
$\overline{PT}=\overline{QT}=20\,{\rm cm}$.\\
Berechne den Kreisradius $r$!

\medskip

}
\LSG{ $r=\frac{5}{3}\sqrt{6}\,cm$ }

