\ANG{
%
% Prisma
%
Von einem geraden Prisma kennt man die H"ohe $h =$ 9\,cm, 
das Volumen $V =$ 1134\,cm$^3$ und die Oberfl"ache $O =$ 522\,cm$^2$.
Berechne den Umfang der Grundfl"ache.

}
\LSG{
G = 126\,{\rm cm}$^2 ;\;$ M = 270\,{\rm cm}$^2 ;\;$ u = 30\,{\rm cm}
}
