\ANG{
%
% Prisma
%
Die Oberfl"ache eines geraden Prismas mit dem Volumen 72\,cm$^3$
betr"agt 168\,cm$^2$. Die Grundfl"ache hat einen Fl"acheninhalt von 12\,cm$^2$.
Berechne die H"ohe des Prismas und den Umfang der Grundfl"ache.

}
\LSG{
$h=6\,${\rm cm} ;$\; M=144\,${\rm cm}$^2 ;\; u=24\,${\rm cm}
}
