\ANG{
%
% Prisma
%
Die Oberfl"ache eines geraden Prismas mit dem Volumen 150\,cm$^3$
betr"agt 158\,cm$^2$. Berechne die Grundfl"ache und deren Umfang,
wenn die H"ohe des Prismas 6\,cm betr"agt.

}
\LSG{
$G=25\,${\rm cm}$^2 ;\; M=108\,${\rm cm}$^2 ;\; u=18\,${\rm cm}
}
