\ANG{
%
% Prisma
%
Zwei gleiche Prismen mit gleichschenklig-rechtwinkliger Grundfl"ache,
deren Basis 6\,cm lang ist, werden so zusammengeklebt, dass ein
vierseitiges Prisma mit quadratischer Grundfl"ache entsteht.
Die Oberfl"ache dieses neuen Prismas ist um 84\,cm$^2$ kleiner als
die Oberfl"ache der zwei dreiseitigen Prismen zusammen.\\
Berechne die H"ohe der Prismen und
zeichne die zusammengeklebten Grundfl"achen m"oglichst genau.

}
\LSG{
$h=7\,cm$
}
