\ANG{
%
% Prisma
%
Ein gerades Prisma hat als Grundfl"ache ein gleichschenkliges
Trapez mit folgenden Ma"sen:
Die Grundseiten sind 8\,cm und 2\,cm lang, die H"ohe
ist 4\,cm und die Schenkell"ange 5\,cm lang.
\begin{enumerate}
\item
  Zeiche ein Schr"agbild des Prismas mit $q =$ 1 und $w = 45^\circ$.
\item
  Bereche Oberfl"ache und Volumen des Prismas, wenn seine
  H"ohe 3\,cm ist.
\item
  Wie hoch w"are das Prisma, wenn die Oberfl"ache 140\,cm$^2$ ist?
\end{enumerate}
%
}
\LSG{
(b) $O=$ {\rm 100\,cm}$^2 ;\; V=$ {\rm 60\,cm}$^3$ \quad
(c) $h=$ {\rm 5\,cm}
}
