\ANG{
%
% Prisma
%
M"unchhausen behauptet, da"s er ein 12-seitiges gerades Prisma mit 20 Ecken,
14~Fl"a\-chen und 26 Kanten gesehen habe. Welche der Aussagen ist falsch
und wie lautet die richtige Aussage f"ur ein 12-seitiges Prisma?
%
}
\LSG{\mbox{}
}
