\ANG{
%
%Gerader Kreiszylinder
%
Eine au"sen und innen zylinderf"ormige Glasvase hat einen Innenradius von
4{,}0\,cm und eine Gesamth"ohe von 32{,}0\,cm. Der Boden ist 1{,}0\,cm dick.
\begin{enumerate}
\item  Die Vase sei zur H"alfte mit Wasser gef"ullt. Wie gro"s ist der
  Inhalt der vom Wasser benetzten Glasfl"ache? Rundung auf ${\rm cm}^2$ genau!
\item  Wie gro"s m"usste die Wanddicke der Vase sein, damit der 
  \underline{Glas}k"orper bei gleichbleibender Bodendicke von 1{,}0\,cm 
  dasselbe Volumen hat wie der Hohlraum der Vase? Rundung auf 1 Dezimale!
\end{enumerate}

\medskip

}
\LSG{ (a):~$440\,cm^2~~(b):~1{,}6\,cm$ }
