\ANG{
%
%Volumen und Oberfl"ache eines Zylinders
%
Die H"ohe eines Zylinders, dessen Oberfl"ache $12\pi\,{\rm cm^2}$ betr"agt,
ist um 1\,cm gr"o"ser als sein Radius. Wie gro"s ist sein Volumen?

\medskip

}
\LSG{ $\frac{45}{8}\pi\,cm^3$ }
