\ANG{
Einem Zylinder (Radius $r$; H"ohe $h$) wird ein gerades, regelm"a"siges ,
sechsseitiges Prisma umbeschrieben. Berechnen Sie das Verh"altnis:
$V_{Zylinder}: V_{Prisma}$ zun"achst exakt und dann in Prozent.

}
\LSG{
$V_{Zylinder}: V_{Prisma} = \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot \pi  \approx 90{,}7 \%$
}