\ANG{
%%\item
%
%
%
Bestimmen Sie die Masse $m$ eines Kupferrohrs, das die L"ange
$l$ = 1\,m, den Au"sen\-durchmesser $2r$ = 4\,cm und die Wandst"arke
$d$ = 3\,mm hat. Die Dichte von Kupfer ist
$\varrho = 8{,}9 \D \frac{g}{cm^3}$. 
  \begin{enumerate}
  \item
    Leiten Sie zun"achst einen Ausdruck her, der $m$ durch die
    Gr"o"sen $l, r, d, \varrho$ ausdr"uckt.
  \item
    Berechen Sie den Wert dieses Ausdrucks f"ur die angegebenen Werte
    der Gr"o"sen $l, r, d, \varrho$ mit dem Taschenrechner.
  \end{enumerate}

}
\LSG{
  (a) $m = \pi \varrho l d (2r -d)$ \hspace{1cm}
  (b) $m = 3103{,}6 g \approx 3{,}1 kg$
  }
