\ANG{
%
%
%
Ein gleichseitiger Kegel (d.h.~Grundkreisdurchmesser = Mantellinienl"ange)
und ein gleichseitiger Zylinder (d.h.~Grundkreisdurchmesser = Zylinderh"ohe)
haben gleiche Oberfl"achen.\\
Wie verhalten sich ihre Rauminhalte?

\medskip

}
\LSG{ $V_Z:V_K=\sqrt{6}:2$ }
