\ANG{
%
%Strahlensatz
%
Ein Trapez $ABCD$ hat die Seitenl"angen $|\overline{AB}|=6\,{\rm cm}$ und
$|\overline{CD}|=2,5\,{\rm cm}$. Es ist $AB\parallel CD$. $S$ sei der
Schnittpunkt der Geraden $AD$ und $BC$, wobei $|\overline{AS}|=4,8\,{\rm cm}$
und $|\overline{BS}|=7,2\,{\rm cm}$.
\begin{enumerate}
\item	Berechne die Seitenl"angen $|\overline{BC}|$ und $|\overline{AD}|$.
	Fertige dazu eine Skizze an.
\item	Berechne des Verh"altnis der Trapezfl"ache zur Fl"ache des
	Dreiecks $DCS$.
\end{enumerate}

\medskip
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item
$|\overline{BC}|=4,2\,{\rm cm}$,~$|\overline{AD}|=2,8\,{\rm cm}$ \qquad
\item
$A_{ABCD}:A_{DCS}=119:25$
\end{enumerate}
}
