\ANG{
%
%%\item
%
\begin{minipage}[t]{9cm}
Das Parallelogramm $ABCD$ hat die Seitenl"angen 
$|\overline{DF}|=10,5{\rm\,cm}$ und $|\overline{BF}|=2{\rm\,cm}$.
\begin{enumerate}
\item
Berechne $|\overline{DE}|$ aus $|\overline{DC}|=5 {\rm\,cm}$.
\item
Gib das Verh"altnis $|\overline{CE}|:|\overline{CB}|$ an. Zeige, dass
man dieses Verh"altnis auf zwei verschiedene Weisen berechnen 
kann.
\end{enumerate}
\end{minipage}
\hskip 0.5 cm
\begin{minipage}[t]{5.5cm}
\beginpicture
\setcoordinatesystem units <1mm,1mm> point at  0  30
\setplotarea x from 0 to 40, y from 0 to 35
\plot    0     0      30     0       24      30    0     0 /
\plot    8    10      38    10       30       0 /
\put {$A$}  at -3  -3  
\put {$B$}  at 33  -3  
\put {$C$}  at 24  33  
\put {$D$}  at  7  13  
\put {$E$}  at 30  13 
\put {$F$}  at 43  13   
\endpicture
\end{minipage}

}
\LSG{        
$|\overline{DE}|=7,5{\rm\,cm}$, 
$|\overline{CE}|:|\overline{CB}|=|\overline{DE}|:|\overline{AB}|=|\overline{DC}|:|\overline{AC}|={5 \over 7}$
}
