\ANG{
\begin{enumerate}
\item In der Zeichnung rechts sind die Geraden g, h und j zueinander parallel. 
Die anderen Buchstaben bezeichnen jeweils die Länge des entsprechenden Geradenabschnitts. 
Entscheide jeweils, ob die Verhältnisgleichung gemäß der Strahlensätze
wahr (w) oder falsch (f) ist. \\
\EPSBASIS{09jh0940KE02_1a}{15.2cm}{}
\item Holzkeil \\
\begin{tabular}{p{8cm}p{6.5cm}}
Ein rechtwinkliger Holzkeil ist 10\,cm lang und 2\,cm hoch (vgl. schematische Abbildung). Das dünne Ende wird so weit wie möglich unter 
eine Tür geschoben. Dann ist nur noch ein 8\,cm langes Stück des Keils zu sehen. Berechne die Höhe des Spalts unter der Tür.
&
$\qquad \qquad \qquad \qquad$
\EPSBASIS{09jh0940KE02_1b.png}{6cm}{} \\
\end{tabular} \\
\tiny{(Quelle: BMT10 2019, Aufgabe 7)} 
\end{enumerate}

}\LSG{ 
\begin{enumerate}
\item Tabelle mit den Entscheidungen, für wahr (w) oder falsch (f): \\
\EPSBASIS{09jh0940KE02_1c}{8cm}{}
\item x: Höhe des Spalts in Zentimetern. \\
Anwendung des Strahlensatzes (V-Figur): $\D\frac x {10-8}= \frac 2 {10} \Leftrightarrow x = \frac {2 \cdot \left(10-8\right)} {10} \Leftrightarrow x = 0,4$
\end{enumerate}

}
