%
% 
\ANG{
{\bf Wie Leonardo da Vinci die Breite eines Flusses bestimmte}

Der italienische Maler und Bildhauer Leonardo da Vinci  $(1452 - 1519)$ schlug 
vor, die Breite eines Flusses wie in der Abbildung dargestellt zu bestimmen.
Ermittle aus folgenden Angaben die Breite x des Flusses:
$|\overline{BC}=1\,\mathrm{m}; |\overline{AB}|=20\,\mathrm{cm}; |\overline{AD}|=1,5\,\mathrm{m}$ \\
\begin{center}
\includegraphics[width=16cm]{12im002p1} 
\end{center}
}




\LSG{
$\frac{0,2\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{m}}=\frac{1,5\,\mathrm{m}}{x}$ und damit $x=7,5\,\mathrm{m}$

\begin{tiny}   Quelle: Bigalke: Einf"uhrung in die Mathematik; Diesterweg  \end{tiny}
}
