%
% 
\ANG{
{\bf Anwendungen der Strahlens"atze}

Eine W"aschespinne hat sechs Leinen. Sie sind im Abstand von $12,5\,\mathrm{cm}$ 
gespannt. Die innerste Leine ist $30,5\,\mathrm{cm}$ vom Mittelpunkt entfernt 
und ist vier mal $40\,\mathrm{cm}$ lang.
\begin{enumerate}
\item Berechne die L"ange der zweiten Leine von innen.
\item Berechne die L"ange der "au"sersten Leine.
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=5cm]{12im022p1} 
\end{center}
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item ca. $4 \cdot 56,4\,\mathrm{cm}$
\item ca. $4 \cdot 122\,\mathrm{cm}$
\end{enumerate}

}
