%
% 
\ANG{
{\bf Anwendungen der Strahlens"atze}

Ein Kirchturm wird wie in der Zeichnung dargestellt vermessen. 
\begin{enumerate}
\item Berechne die H"ohe des Turms.
\item Ermittle die L"ange einer Seitenkante des Turms.
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{12im025p1} 
\end{center}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $18\,\mathrm{m}$
\item $20,4\,\mathrm{m}$
\end{enumerate}
}
