\ANG{
H"alt man einen Stecknadelkopf von $3 \, \rm mm$ Durchmesser $33 \, \rm cm$
vom Auge entfernt, so verdeckt er gerade den Vollmond. 
Bestimme das Verh"altnis der Radien von Mond und Erde, wenn der Mond 60 Erdradien entfernt ist.

}
\LSG{
$r_M : r_E = 3 : 11$
}