\ANG{
%%\item
%
%
%
Gegeben ist die Funktion $f: x \longmapsto x^{-2}$
  \begin{enumerate}
  \item
    Fertige eine sorgf"altige Zeichnung des Graphen dieser Funktion an (Einheit 1\,cm auf beiden Achsen, mindestens 4 Punkte pro Kurvenast.), 
	oder lass dir den Graphen mit einem dynamischen Geometriesystem ausgeben.\\
    
  \item Berechne ein Intervall für die $x$-Werte, f"ur die der Funktionswert kleiner
    als $\frac{1}{2}$ ist.
  \item Berechne ein Intervall für die $x$-Werte, f"ur die der Funktionswert gr"o"ser
    als 1 ist.
  \end{enumerate}

  }
\LSG{ 
  (b) $x < - \sqrt{2} \;$ oder $\; \sqrt{2} < x$ \hspace{1cm}
  (c) $-1 < x < 0$ oder $0 < x < 1$
  }
  

