\ANG{Im unteren Teil hat die Stra"se von Berchtesgaden zum Rossfeld eine Steigung von $25\%$.

\includegraphics[width=5cm]{09cm038}

\begin{enumerate}
\item Zeige, dass die Steigung von $25\%$ im abgebildeten Verkehrsschild nicht richtig dargestellt ist. 
Miss dazu geeignete Strecken in einem Steigungsdreieck. Mache im Bild kenntlich, welche Strecken du abgemessen hast.
\item Beurteile: Welcher der folgenden Terme gibt an, wie viele Meter man auf der unteren Rossfeldstra"se zur"ucklegen m"usste, 
um einen H"ohenunterschied von 100 m zu erzielen?

$4\cdot 100m$\ \ \ \ \ 
$0,25\cdot 100m$\ \ \ \ \ 
$\sqrt{400^2\cdot 100^2}$\ \ \ \ \ 
$\sqrt{400^2 + 100^2}$\ \ \ \ \ 
$\sqrt{400^2 - 100^2}$
\end{enumerate}
}

\LSG{\begin{enumerate}
\item Z.\ B.\ $\frac{1,5}{2,6}\not =0,2\frac{25}{100}$
\item $\sqrt{400^2 + 100^2}$
\end{enumerate}